 -4.908855699E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.453780E+01  dx in pixels
 -3.041960E+01  dy in pixels
      1.005236  scalx
      1.009872  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
