 -4.602678377E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.555750E+01  dx in pixels
 -2.870080E+01  dy in pixels
      1.005933  scalx
      1.009882  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
