 -4.165624098E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.612650E+01  dx in pixels
 -3.036450E+01  dy in pixels
      1.004873  scalx
      1.009720  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
