  2.478428789E-02 -3.060067343E-02 -1.645626730E-02 -2.516440323E-02  rotation in radian
  1.738650E+01  dx in pixels
 -3.328950E+01  dy in pixels
      1.004529  scalx
      1.009928  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
