 -4.380770016E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.670920E+01  dx in pixels
 -2.853280E+01  dy in pixels
      1.004828  scalx
      1.010710  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
