 -4.992028793E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.384200E+00  dx in pixels
 -2.852360E+01  dy in pixels
      1.004817  scalx
      1.009293  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
