 -3.908893274E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.388520E+01  dx in pixels
 -3.158940E+01  dy in pixels
      1.004510  scalx
      1.009982  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
