 -3.926002088E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.429890E+01  dx in pixels
 -3.051960E+01  dy in pixels
      1.005044  scalx
      1.009369  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
