 -3.869127246E-03 -4.460488671E-03 -1.455609452E-03 -2.185033163E-03  rotation in radian
 -5.963587E+00  dx in pixels
  1.184064E+00  dy in pixels
      1.017910  scalx
      1.026030  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
