 -5.004381150E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.532430E+01  dx in pixels
 -3.428690E+01  dy in pixels
      1.005340  scalx
      1.009629  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
