 -3.164408823E-03 -4.052494068E-03 -5.568272566E-04 -1.193748305E-03  rotation in radian
  1.666680E+01  dx in pixels
 -3.120770E+01  dy in pixels
      1.005415  scalx
      1.010757  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
