 -3.751696009E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.670650E+01  dx in pixels
 -3.210940E+01  dy in pixels
      1.005694  scalx
      1.011078  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
