 -4.494046212E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.441250E+01  dx in pixels
 -3.285220E+01  dy in pixels
      1.005721  scalx
      1.010333  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
