 -7.006227507E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.832457E+00  dx in pixels
  1.033270E+00  dy in pixels
      1.018434  scalx
      1.025803  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
