 -4.740713507E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.151770E+01  dx in pixels
 -3.475340E+01  dy in pixels
      1.006034  scalx
      1.010369  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
