 -2.737171679E-03 -2.344232618E-03 -3.718527493E-04 -9.470912982E-04  rotation in radian
  1.272350E+01  dx in pixels
 -6.550600E+00  dy in pixels
      1.005805  scalx
      1.010832  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
