 -2.677727702E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.548630E+01  dx in pixels
 -6.517800E+00  dy in pixels
      1.005733  scalx
      1.011151  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
