  1.513677585E-02 -2.172016748E-02 -1.196265629E-02 -1.832164700E-02  rotation in radian
 -1.076755E+01  dx in pixels
 -3.579075E+00  dy in pixels
      1.018011  scalx
      1.026528  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
