  1.619057085E-02 -2.172016748E-02 -1.196265629E-02 -1.832164700E-02  rotation in radian
  3.735700E+00  dx in pixels
 -6.399500E+00  dy in pixels
      1.005197  scalx
      1.010407  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
