 -4.245213249E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.203770E+01  dx in pixels
 -7.061800E+00  dy in pixels
      1.005906  scalx
      1.009589  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
