 -2.494680649E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.572230E+01  dx in pixels
 -7.315100E+00  dy in pixels
      1.005629  scalx
      1.010333  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
