 -8.877747862E-03  1.921026001E-02  1.100824258E-02  1.350408203E-02  rotation in radian
  1.059831E-02  dx in pixels
 -8.069088E-03  dy in pixels
      0.995489  scale x
      0.996541  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
