 -3.870137893E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.209300E+00  dx in pixels
 -5.786000E+00  dy in pixels
      1.006288  scalx
      1.010317  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
