 -3.337569116E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.833030E+01  dx in pixels
 -7.519600E+00  dy in pixels
      1.007739  scalx
      1.009692  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
