 -4.578479478E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.185310E+01  dx in pixels
 -7.743400E+00  dy in pixels
      1.005853  scalx
      1.011234  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
