 -4.099655674E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.676700E+00  dx in pixels
 -6.617900E+00  dy in pixels
      1.006341  scalx
      1.010661  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
