 -3.865116361E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.328540E+01  dx in pixels
 -8.588400E+00  dy in pixels
      1.006274  scalx
      1.011455  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
