  3.820621487E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.691472E+00  dx in pixels
  1.023525E+01  dy in pixels
      0.995701  scale x
      0.995861  scale y
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
