 -6.613306804E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.905121E+00  dx in pixels
  8.736669E-01  dy in pixels
      1.019245  scalx
      1.025813  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
