 -3.454626804E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.285270E+01  dx in pixels
 -7.949800E+00  dy in pixels
      1.007025  scalx
      1.011062  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
