 -3.474650128E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.649980E+01  dx in pixels
 -7.131900E+00  dy in pixels
      1.005883  scalx
      1.012705  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
