 -3.895577350E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.332040E+01  dx in pixels
 -7.211200E+00  dy in pixels
      1.006202  scalx
      1.011553  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
