 -3.813214839E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.248880E+01  dx in pixels
 -7.541800E+00  dy in pixels
      1.006911  scalx
      1.010342  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
