  5.237911354E-03 -8.125661877E-04 -4.906413633E-04 -1.099018602E-03  rotation in radian
  8.014154E-03  dx in pixels
  1.306019E-02  dy in pixels
      0.995412  scale x
      0.996545  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
