 -5.270268577E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.411617E+01  dx in pixels
 -4.631360E+00  dy in pixels
      1.018011  scalx
      1.026645  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
