 -3.447448314E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.172600E+01  dx in pixels
 -8.211100E+00  dy in pixels
      1.006815  scalx
      1.011352  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
