 -4.408725627E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.490600E+00  dx in pixels
 -6.173600E+00  dy in pixels
      1.006618  scalx
      1.010342  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
