 -3.360431480E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.062300E+01  dx in pixels
 -7.965300E+00  dy in pixels
      1.006402  scalx
      1.010618  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
