 -3.400144323E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.111050E+01  dx in pixels
 -7.349800E+00  dy in pixels
      1.005691  scalx
      1.011978  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
