 -3.288629382E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.297400E+00  dx in pixels
 -6.753800E+00  dy in pixels
      1.006341  scalx
      1.010432  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
