 -3.147499674E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.043100E+00  dx in pixels
 -5.983600E+00  dy in pixels
      1.005349  scalx
      1.010217  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
