 -4.499072596E-03 -2.852886481E-03 -5.666664608E-04 -1.160443918E-03  rotation in radian
 -8.497285E+00  dx in pixels
  4.733026E-01  dy in pixels
      1.018080  scalx
      1.025505  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
