 -1.945555596E-03 -2.852886481E-03 -5.666664608E-04 -1.160443918E-03  rotation in radian
  1.465960E+01  dx in pixels
 -5.426300E+00  dy in pixels
      1.005781  scalx
      1.010507  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
