 -3.619935431E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.235170E+01  dx in pixels
 -6.997800E+00  dy in pixels
      1.006322  scalx
      1.009714  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
