 -4.679073878E-03 -4.013852812E-03 -4.652768970E-04 -1.007319549E-03  rotation in radian
 -1.010772E+01  dx in pixels
 -2.483711E-01  dy in pixels
      1.018242  scalx
      1.025751  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
