 -5.053680884E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.870474E+00  dx in pixels
 -3.310633E-01  dy in pixels
      1.018117  scalx
      1.025060  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
