 -3.969850881E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.548000E+00  dx in pixels
 -4.390500E+00  dy in pixels
      1.006033  scalx
      1.011133  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
