 -2.468952591E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.702000E+00  dx in pixels
 -3.837900E+00  dy in pixels
      1.006067  scalx
      1.010842  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
