 -3.384878574E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.007850E+01  dx in pixels
 -5.607900E+00  dy in pixels
      1.006816  scalx
      1.010028  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
