 -3.102038174E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.304700E+00  dx in pixels
 -4.435500E+00  dy in pixels
      1.005982  scalx
      1.010110  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
